Title: 2gl Physique: La santé

Section 1
  Thème : LA SANTE
  Technique de l'imagerie médicale
Sitographie
  Diagnostic par IRM
  Un endoscope constitué d’une seule fibre optique
Culture Scientifique
  La culture scientifique et technologique prépare l...
  articles scientifiques
  Articles scientifiques
Chp_01 Signal Périodique dans le diagnostique médical
  Mise en situation
  Activité 01
  Activité02
  Bilan
  Application et Méthode
  QCM Tester vos connaissances
  Exemples de conversion des unités de temps
  Exercices d'entrainement
Chap1 Evaluations
  Convertir les unités de temps
  Test1:
  Test2
Notation Scientifique
  Notation 1
  Convertir les unités de temps
Chp_02 Ondes et Imagerie médicale
  Comment fonctionne une échographie ? Une éc...
  Echographie Ep1
  Echographie en animation
  L'endoscopie (fibroscopie)
  Fibre optique
  Propagation d'une onde sonore
  Ondes sonores et ultrasonores
  Mesure d'une distance par reflexion
  Ondes électromagnétiques
Chp_03 Extraction et séparation d'éspèces chimiques
  Extraction et séparation d'éspèces chimiques
  Annexe1_Materiel du labo
  Annexe2_SecuritéLabo
  Extraction Sépartion d'Espèces Chimiques_Corrigé
Chp_04 Fabrication d’un médicament
Chap_041 Quelques connaissances en chimie
  Rap_01 : La dilution
  Rap_02 : La concentration massique
  Rap_03 : Equation de dissolution