Title: Test2
Course: 2gl Physique: La santé > Section: Chap1 Evaluations

C'est le test final qui vous accordera la note final

- Le temps est limité à 55 min
- Les tentatives sont limités aussi :5 tentatives
- Il faut être rapide et efficace