Title: Etude d'un signal
Course: 2gl Physique: La santé

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Voici un oscillogramme sur lequel on observe une tension triangulaire.

Sensibilité verticale est {Sv} V/div  ;

Sensibilité horizontale est {Sh} ms/div .

Voici un oscillogramme sur lequel on observe une tension triangulaire.

Sensibilité verticale est {Sv} V/div ;

Sensibilité horizontale est {Sh} ms/div .

L'analyse d'un bruit de machine a donné le graphique du son suivant:

avec le réglage suivant

Sensibilité horizontale est {Sh} s/div .

Sensibilité verticale est {Sv} V/div .

Le signal  de l’oscillogramme ci-contre est obtenu avec les réglages suivants:

Le réglage de l'oscilloscope :  {Sv} V/div  ;   {Sh} ms/div .

Voici un oscillogramme d'une tension triangulaire.

Sensibilité verticale est {Sv} V/div  ;

Sensibilité horizontale est {Sh} ms/div .

h={h} , b={b}