Title: Chap1 Evaluations
Course: 2gl Physique: La santé

Scénarisation d'une évaluation

1ère étape : Consultez la page sur la conversion d'unité de temps (important)

- Pour voir les différentes méthodes de conversion
- une fois la page est lue et signalée comme achevée le premier test apparait(la touche F5 ou ctrl +R)

2ème étape : Un premier test sur la conversion du temps et des connaissances sur l'oscilloscope

- La durée d'évaluation et le nombre de tentative sont en illimités
- Il faut atteindre une note minimum de 6/10 pour accéder au test suivant

3ème étape : Le deuxième test sur l'étude des caractéristiques d'un signal périodique

- Savoir  déterminer la période , fréquence ,amplitude et tension crête à crête.
- La durée d'évaluation est de 30 minutes.
- le nombre de tentative est de 3.