Title: ECG
Course: 2gl Physique: La santé

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Le ECG d'un adulte est présenté avec les sensibilités suivantes:

Sensibilité horizontale est {Sh} s/div .

Remarque : pour une mesure correcte, mesurer entre le 1er et le dernier pic puis diviser par le nombre de périodes entre les pics d'extrême.