Title: Chp_02 Ondes et Imagerie médicale
Course: 2gl Physique: La santé

Comment fonctionne une échographie ?

Une échographie permet à la médecine d'observer l'intérieur de notre corps. Le principe est d'envoyer du son dans le corps vers les organes que l'on souhaite observer, et d'analyser comment ce son est réfléchi par les organes. Le matériel utilisé, l'échographe, va analyser le temps de retour du son, et transmet l'information à un instrument de mesure qui va reconstituer l'image. L'échographe envoie des ultrasons aux longueurs d'ondes inférieures au millimètre afin de garantir une grande précision.