Title: Oscilloscope
Course: 2gl Physique: La santé

Des questions autour du fonctionnement de l'oscilloscope

Q: Réglage de l'oscilloscope

[Image]

Attention il faut utiliser la virgule pour répondre

La sensibilité verticale est:[...]

La sensibilité horizontale est :[...]

La tension du signal affichée sur l'oscilloscope est représentée par [...] carreaux

La période du signal affichée sur l'oscilloscope est représentée par [...] carreaux
A: 2; 0,5; 3,4; 5

Q: Réglage de l'oscilloscope

[Image]

La sensibilité verticale est:[...]

La sensibilité horizontale est :[...]

La tension du signal affichée sur l'oscilloscope est représentée par [...] carreaux

La période du signal affichée sur l'oscilloscope est représentée par [...] carreaux
A: 2; 0.5; 2; 5

Q: Réglage de l'oscilloscope

[Image]

L'oscillographe obtenu représente un signal [...] et aussi[...]

on dit qu'il est[...]

La sensibilité verticale est:sv=[...]

La sensibilité horizontale est :sh=[...]

La tension du signal affichée sur l'oscilloscope est représentée par nv=[...] carreaux

La période du signal affichée sur l'oscilloscope est représentée par nh=[...] carreaux
A: sinusoidal; altérnatif; périodique; 2; 0.5; 3; 2,3
Gap 1 offers: sinusoidal; en créneaux; triangulaire
Gap 2 offers: altérnatif; continu
Gap 3 offers: aléatoir; non symétrique; périodique

Q: Réglage de l'oscilloscope

[Image]

L'oscillographe obtenu représente un signal [...] qui est [...]et [...]

La sensibilité verticale est:sv=[...]

La sensibilité horizontale est :sh=[...]

La tension du signal affichée sur l'oscilloscope est représentée par nv=[...] carreaux

La période du signal affichée sur l'oscilloscope est représentée par nh=[...] carreaux
A: triangulaire; altérnatif; périodique; 2; 0.5; 3,5; 2,4
Gap 1 offers: sinusoidal; en créneaux; triangulaire
Gap 2 offers: altérnatif; continu
Gap 3 offers: aléatoir; non symétrique; périodique

Q: Réglage de l'oscilloscope

[Image]

L'oscillographe obtenu représente un signal [...] qui est [...] et[...]

La sensibilité verticale est:sv=[...]

La sensibilité horizontale est :sh=[...]

La tension du signal affichée sur l'oscilloscope est représentée par nv=[...] carreaux

La période du signal affichée sur l'oscilloscope est représentée par nh=[...] carreaux
A: en créneaux; altérnatif; périodique; 10; 2; 1; 1,3
Gap 1 offers: sinusoidal; en créneaux; triangulaire
Gap 2 offers: altérnatif; continu
Gap 3 offers: aléatoir; non symétrique; périodique

Q: Réglage de l'oscilloscope

[Image]

L'oscillographe obtenu représente un signal [...] qui est [...] et[...]

La sensibilité verticale est:sv=[...]

La sensibilité horizontale est :sh=[...]

La tension du signal affichée sur l'oscilloscope est représentée par nv=[...] carreaux

La période du signal affichée sur l'oscilloscope est représentée par nh=[...] carreaux
A: triangulaire; altérnatif; périodique; 2; 0,5; 3,5; 2,4
Gap 1 offers: sinusoidal; en créneaux; triangulaire
Gap 2 offers: altérnatif; continu
Gap 3 offers: aléatoir; non symétrique; périodique