Title: Exercices d'entrainement
Course: 2gl Physique: La santé > Section: Chp_01 Signal Périodique dans le diagnostique médical

partie 1 : 2; partie 2 : 0,5; partie 3 : 2,1; partie 4 : 3,5

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0,5; partie 6 : 3; partie 7 : 2

partie 1 : triangulaire; partie 2 : continu; partie 3 : périodique; partie 4 : 3,5; partie 5 : 2,1; partie 6 : 2; partie 7 : 0,5

partie 1 : en créneaux; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 10; partie 5 : 2; partie 6 : 2; partie 7 : 1

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 3.5; partie 4 : 4

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3.5; partie 7 : 2.4

partie 1 : 2; partie 2 : .05; partie 3 : 3.4; partie 4 : 2.5

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3; partie 7 : 1.1

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3.3; partie 7 : 1.2

partie 1 : en créneaux; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 10; partie 5 : 2; partie 6 : 1; partie 7 : 0.7

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 2.3; partie 4 : 2.6

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3.5; partie 7 : 1.2

partie 1 : en créneaux; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 10; partie 5 : 2; partie 6 : 1.9; partie 7 : 0.7

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3.5; partie 7 : 1.2

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 3.4; partie 4 : 2.5

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 2.3; partie 4 : 2.5

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3.4; partie 7 : 1.3

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3; partie 7 : 1.1

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3.4; partie 7 : 1.4

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 3.4; partie 4 : 2.5

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3; partie 7 : 1.2

partie 1 : triangulaire; partie 2 : continu; partie 3 : périodique; partie 4 : 1m/s; partie 5 : 1v/D; partie 6 : 2; partie 7 : 0.5

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 1m; partie 7 : 1v

partie 1 : ; partie 2 : ; partie 3 : ; partie 4 :

partie 1 : 5; partie 2 : 0.5; partie 3 : 2; partie 4 : 4

partie 1 : ; partie 2 : ; partie 3 : ; partie 4 : ; partie 5 : ; partie 6 : ; partie 7 :

partie 1 : en créneaux; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 10; partie 5 : 5; partie 6 : 3; partie 7 : 2

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3,5; partie 7 : 2,4

partie 1 : en créneaux; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 10; partie 5 : 2; partie 6 : 1; partie 7 : 1,3

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 3.4; partie 4 : 5

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 8; partie 7 : 10

partie 1 : 2v/div; partie 2 : 0,5ms div; partie 3 : 2; partie 4 : 4

partie 1 : 3,5; partie 2 : 3; partie 3 : 3; partie 4 : 4

partie 1 : en créneaux; partie 2 : continu; partie 3 : périodique; partie 4 : 10V/div; partie 5 : 20V; partie 6 : division; partie 7 : nombre

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 1; partie 6 : niveau; partie 7 : division

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : continu; partie 3 : périodique; partie 4 : 2V; partie 5 : 1ms; partie 6 : division; partie 7 : nombre

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 10; partie 4 : 2.5

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 10; partie 7 : 2.5

partie 1 : en créneaux; partie 2 : continu; partie 3 : non symétrique; partie 4 : 10; partie 5 : 2; partie 6 : 2; partie 7 : 1.4

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2V/div; partie 5 : 0.5ms/div; partie 6 : 3.5; partie 7 : 2.3

partie 1 : en créneaux; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 10V/div; partie 5 : 2ms/div; partie 6 : 1; partie 7 : 2

partie 1 : 2V/div; partie 2 : 0.5ms/div; partie 3 : 2.2; partie 4 : 5

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : altérnatif; partie 3 : aléatoir; partie 4 : 2; partie 5 : 0,5; partie 6 : 3; partie 7 : 2

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 3; partie 4 : 5

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3,5; partie 7 : 2,4

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 2; partie 4 : 5

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3; partie 7 : 2,3

partie 1 : 2; partie 2 : 0,5; partie 3 : 3,4; partie 4 : 5

partie 1 : en créneaux; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 10; partie 5 : 2; partie 6 : 1; partie 7 : 1,3

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0,5; partie 6 : 3,5; partie 7 : 2,3

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0,5; partie 6 : 3,5; partie 7 : 2,3

partie 1 : en créneaux; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 10; partie 5 : 2; partie 6 : 1; partie 7 : 1,3

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3,5; partie 7 : 2,3

partie 1 : 2; partie 2 : 0,5; partie 3 : 3,4; partie 4 : 5

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 2,3; partie 7 : 3

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 2.3; partie 7 : 3,5

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 2; partie 4 : 5

partie 1 : 2; partie 2 : 2,5; partie 3 : des petits; partie 4 : des grand

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0,5; partie 6 : quatre; partie 7 : deux

partie 1 : en créneaux; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 10; partie 5 : 2; partie 6 : des petits; partie 7 : des grands

partie 1 : ; partie 2 : ; partie 3 : ; partie 4 : 10; partie 5 : 2; partie 6 : 10; partie 7 : 2

partie 1 : triangulaire; partie 2 : continu; partie 3 : non symétrique; partie 4 : 11; partie 5 : 0.5; partie 6 : m/s; partie 7 : hz

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 4; partie 7 : 4

partie 1 : ; partie 2 : ; partie 3 : ; partie 4 : ; partie 5 : ; partie 6 : ; partie 7 :

partie 1 : 2; partie 2 : 0,5; partie 3 : 2; partie 4 : 5

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0,5; partie 6 : 1; partie 7 : 3

partie 1 : 2; partie 2 : 0,5; partie 3 : 2; partie 4 : 6

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0,5; partie 6 : 1; partie 7 : 3

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : continu; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 1; partie 7 : 3

partie 1 : ; partie 2 : continu; partie 3 : périodique; partie 4 : ; partie 5 : ; partie 6 : ; partie 7 :

partie 1 : ; partie 2 : ; partie 3 : ; partie 4 :

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : continu; partie 3 : périodique; partie 4 : 3; partie 5 : 2; partie 6 : 0.5; partie 7 : 2

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0,5; partie 6 : ; partie 7 :

partie 1 : 2; partie 2 : 0,5; partie 3 : 4,3; partie 4 : 5

partie 1 : ; partie 2 : ; partie 3 : ; partie 4 : ; partie 5 : ; partie 6 : ; partie 7 :

partie 1 : ; partie 2 : ; partie 3 : ; partie 4 : ; partie 5 : ; partie 6 : ; partie 7 :

partie 1 : triangulaire; partie 2 : continu; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 10; partie 6 : ; partie 7 :

partie 1 : ; partie 2 : ; partie 3 : ; partie 4 : ; partie 5 : ; partie 6 : ; partie 7 :

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3.5; partie 7 : 2.4

partie 1 : en créneaux; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 10; partie 5 : 2; partie 6 : 2; partie 7 : 0.5

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 2.2; partie 4 : 2.4

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3; partie 7 : 2.5

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 3.2; partie 4 : 5

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 2; partie 4 : 6

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2V; partie 5 : 0,5ms; partie 6 : 3,3; partie 7 : 2,2

partie 1 : 2V; partie 2 : 0,5ms; partie 3 : 3,2; partie 4 : 5

partie 1 : en créneaux; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 10V; partie 5 : 2ms; partie 6 : 1; partie 7 : 0,3

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0,5; partie 6 : 3,4; partie 7 : 2,2

partie 1 : 2; partie 2 : 0,5; partie 3 : 2,2; partie 4 : 4,2

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0,5; partie 6 : 3; partie 7 : 2,2

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 10; partie 5 : 2; partie 6 : 0,9; partie 7 : 0,3

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 3,4; partie 4 : 5

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 2,2; partie 4 : 4

partie 1 : en créneaux; partie 2 : continu; partie 3 : périodique; partie 4 : 10; partie 5 : 2; partie 6 : 5; partie 7 : 0.5

partie 1 : ; partie 2 : ; partie 3 : ; partie 4 : ; partie 5 : ; partie 6 : ; partie 7 :

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 2; partie 7 : 0.2

partie 1 : 2V/div; partie 2 : 0.5ms/div; partie 3 : 3.5; partie 4 : 4

partie 1 : triangulaire; partie 2 : continu; partie 3 : aléatoir; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3.5; partie 7 : 2.4

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 2; partie 4 : 3.5

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : continu; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0,5; partie 6 : 1; partie 7 : 2

partie 1 : ; partie 2 : ; partie 3 : ; partie 4 :

partie 1 : ; partie 2 : ; partie 3 : ; partie 4 : ; partie 5 : ; partie 6 : ; partie 7 :

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3.2; partie 7 : 2.2

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 2.1; partie 4 : 2.2

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3; partie 7 : 1

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 7; partie 5 : 1.2; partie 6 : 2; partie 7 : 0.5

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 7; partie 5 : 1.2; partie 6 : 2; partie 7 : 0.5

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 2.5; partie 4 : 5

partie 1 : en créneaux; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 10; partie 5 : 2; partie 6 : 1; partie 7 : 2

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3; partie 7 : 2.2

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 2.1; partie 4 : 6

partie 1 : ; partie 2 : ; partie 3 : ; partie 4 :

partie 1 : ; partie 2 : ; partie 3 : ; partie 4 : ; partie 5 : ; partie 6 : ; partie 7 :

partie 1 : ; partie 2 : ; partie 3 : ; partie 4 : ; partie 5 : ; partie 6 : ; partie 7 :

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : L'occilloscope; partie 7 :

partie 1 : ; partie 2 : ; partie 3 : ; partie 4 : ; partie 5 : ; partie 6 : ; partie 7 :

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : continu; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : ; partie 7 :

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : ms; partie 4 : v

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 7volt; partie 5 : 1.25ms; partie 6 : 2; partie 7 : 0.5

partie 1 : en créneaux; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 10; partie 5 : 2; partie 6 : v; partie 7 : ms

partie 1 : ; partie 2 : ; partie 3 : ; partie 4 : ; partie 5 : ; partie 6 : ; partie 7 :

partie 1 : en créneaux; partie 2 : continu; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 10; partie 6 : 1; partie 7 : 1

partie 1 : V; partie 2 : Ms; partie 3 : V/; partie 4 : Ms/

partie 1 : V; partie 2 : Ms; partie 3 : 1; partie 4 : 1000

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : V; partie 5 : Ms; partie 6 : 1; partie 7 : 1000

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : V; partie 5 : Ms; partie 6 : 1; partie 7 : 1000

partie 1 : en créneaux; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 10; partie 5 : 2; partie 6 : 2; partie 7 : 2.8

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3.5; partie 7 : 2.3

partie 1 : triangulaire; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3.5; partie 7 : 2.3

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 6; partie 7 : 1.25

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 2.1; partie 4 : 5

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 3.2; partie 4 : 5

partie 1 : 2; partie 2 : 0.5; partie 3 : 2.1; partie 4 : 5

partie 1 : triangulaire; partie 2 : continu; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3.5; partie 7 : 2.2

partie 1 : sinusoidal; partie 2 : altérnatif; partie 3 : périodique; partie 4 : 2; partie 5 : 0.5; partie 6 : 3; partie 7 : 2.1