Title: QCM Tester vos connaissances
Course: 2gl Physique: La santé > Section: Chp_01 Signal Périodique dans le diagnostique médical

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 0,8

partie 1 : elle se répète dans le temps d'une maniere differente

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension ne varie pas

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension ne varie pas

partie 1 : distance

partie 1 : 0

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic, la passion ne bouge pas

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.005

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 5.6

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.005

partie 1 : elle n'est pas trés fréquente

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.005

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : Hertz

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic, la passion ne bouge pas

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.001

partie 1 : elle se répète dans le temps d'une maniere differente

partie 1 : seconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 :

partie 1 : 0.005

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 :

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2.25

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.001

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 :

partie 1 : elle se répète dans le temps d'une maniere differente

partie 1 : Hertz

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 :

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,01

partie 1 : elle se répète dans le temps d'une maniere differente

partie 1 : milliseconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : GBF

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : Hertz

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 : fréquence

partie 1 : 20 01

partie 1 : elle est continue

partie 1 : milliseconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 :

partie 1 : 221

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 :

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,005

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : milliseconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,005

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,005

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic, la passion ne bouge pas

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2V 0.5MS

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : Hertz

partie 1 : la distance séparant deux cycles

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 :

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : Hertz

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 :

partie 1 : période

partie 1 : 2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : milliseconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension diminue trésrapidement

partie 1 : distance

partie 1 : 5

partie 1 : elle se répète dans le temps d'une maniere differente

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension ne varie pas

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2.3

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,005

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : milliseconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,005

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : milliseconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 : Hertz

partie 1 : la distance séparant deux cycles

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension diminue trésrapidement

partie 1 : période

partie 1 : 2.05

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : Kilomètre

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2.05ms/div

partie 1 : elle se répète dans le temps d'une maniere differente

partie 1 : seconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2v/div 0,5ms/div la période est de 2.05ms/div

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 0.005

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : milliseconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 0.005

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : milliseconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,005

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 :

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 :

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 :

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,001

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,001

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.0001

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 0.0022s

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.0021s

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2.5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2,5ms

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2,5s

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2V/0.5MS

partie 1 : elle se répète dans le temps d'une maniere differente

partie 1 : seconde

partie 1 : la distance séparant deux cycles

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension diminue trésrapidement

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 : période

partie 1 : 565

partie 1 : elle se répète dans le temps d'une maniere differente

partie 1 : milliseconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension diminue trésrapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 8

partie 1 : elle se répète dans le temps d'une maniere differente

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 :

partie 1 : fréquence

partie 1 : 1

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 1

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 1

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 100

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 : fréquence

partie 1 : 1000

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 1

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,001

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : distance

partie 1 : 0.5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.5ms/div

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11 secondes

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 :

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète dans le temps d'une maniere differente

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : distance

partie 1 :

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 :

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 :

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 1

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 1.5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 :

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 3,5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2,0.5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 :

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 1000s

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 1

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 1.5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : alternante

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.5ms/div

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2v/;div 0.5ms/div

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 :

partie 1 : elle se répète dans le temps d'une maniere differente

partie 1 : Hertz

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 4.2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : distance

partie 1 : 0.5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 4,2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension diminue trésrapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 4,3

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 5,2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 :

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 :

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : frequence

partie 1 : elle n'est pas trés fréquente

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.1

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 1

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 54

partie 1 : elle n'est pas trés fréquente

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 2.4

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : milliseconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 4.4

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2.6

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 :

partie 1 : période

partie 1 :

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 :

partie 1 : elle se répète dans le temps d'une maniere differente

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : distance

partie 1 : 0.5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : distance

partie 1 : 2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.1

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 0,001

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,01

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,1

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 4

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 0,5*2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2V/div 0.5ms/div

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : période

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 10

partie 1 :

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 1

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : milliseconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle est continue

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 : fréquence

partie 1 :

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 :

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 11

partie 1 : elle est continue

partie 1 : milliseconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension ne varie pas

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle est continue

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 :

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : milliseconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 5,000

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,5ms/div et 2V/div

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,5 ms/div

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : milliseconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 1,1

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.005s

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : milliseconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 :

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : milliseconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 :

partie 1 : elle est continue

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 0,2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 :

partie 1 : 0,5

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 205

partie 1 : elle n'est pas trés fréquente

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension diminue trésrapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2.5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.05

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0.05second

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 :

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : milliseconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 :

partie 1 : fréquence

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 :

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2,75

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension diminue trésrapidement

partie 1 : période

partie 1 : 5*2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2,5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2,5*10^-3

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 30

partie 1 : elle se répète dans le temps d'une maniere differente

partie 1 : seconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,0015 seconde

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,0025 seconde

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2,5*10puissance-3

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 3

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 3 10-3

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,003

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 800

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 3,4

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : distance

partie 1 : 3

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : distance

partie 1 : 2

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2.5

partie 1 : elle est continue

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension ne varie pas

partie 1 : fréquence

partie 1 : 0,5

partie 1 : elle se répète dans le temps d'une maniere differente

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 11

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : le nombre de période par seconde.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : distance

partie 1 : 0.5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : la durée qui sépare deux répétition

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 5

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : fréquence

partie 1 : 2.5 ms

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : l'inverse de la période.

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 : période

partie 1 : 20013

partie 1 : elle se répète identique à elle-même à intervalle de temps régulier

partie 1 : seconde

partie 1 : la distance séparant deux cycles

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 :

partie 1 : Au cours d’un pic,la tension augmente trés rapidement