Title: 001.007.017 - 2d.cd - concentration massique dilution - choisir le matériel
Course: 1S - physique-chimie - accompagnement copie 1

Q: Vous disposez d'une solution mère de concentration massique c_m0 = 200 mg/L.

Vous devez préparer une solution fille de concentration c_m1 =  10 mg/L

Quel matériel allez vous prendre pour faire votre dilution ?

[Image: matériel pour la dilution]

Consignes :

- ATTENTION : donner la réponse sous la forme d'un morceau de phrase "la pipette jaugée 4 avec la fiole jaugée 2" Il faut respecter cette forme avec ces mots et attention à l'orthographe.
- Il peut y avoir plusieurs combinaisons possibles.

Réponse :

Il faut prendre  [...].
A: la pipette jaugée 1 avec la fiole jaugée 2

Q: Vous disposez d'une solution mère de concentration massique c_m0 = 100 mg/L.

Vous devez préparer une solution fille de concentration c_m1 =  15 mg/L

Quel matériel allez vous prendre pour faire votre dilution ?

[Image: matériel pour la dilution]

Consignes :

- ATTENTION : donner la réponse sous la forme d'un morceau de phrase "la pipette jaugée 4 avec la fiole jaugée 2" Il faut respecter cette forme avec ces mots et attention à l'orthographe.
- Il peut y avoir plusieurs combinaisons possibles.

Réponse :

Il faut prendre  [...].
A: la pipette jaugée 3 avec la fiole jaugée 2

Q: Vous disposez d'une solution mère de concentration massique c_m0 = 300 mg/L.

Vous devez préparer une solution fille de concentration c_m1 =  20 mg/L

Quel matériel allez vous prendre pour faire votre dilution ?

[Image: matériel pour la dilution]

Consignes :

- ATTENTION : donner la réponse sous la forme d'un morceau de phrase "la pipette jaugée 4 avec la fiole jaugée 2" Il faut respecter cette forme avec ces mots et attention à l'orthographe.
- Il peut y avoir plusieurs combinaisons possibles.

Réponse :

Il faut prendre  [...].
A: la pipette jaugée 2 avec la fiole jaugée 3

Q: Vous disposez d'une solution mère de concentration massique c_m0 = 300 mg/L.

Vous devez préparer une solution fille de concentration c_m1 =  24 mg/L

Quel matériel allez vous prendre pour faire votre dilution ?

[Image: matériel pour la dilution]

Consignes :

- ATTENTION : donner la réponse sous la forme d'un morceau de phrase "la pipette jaugée 4 avec la fiole jaugée 2" Il faut respecter cette forme avec ces mots et attention à l'orthographe.
- Il peut y avoir plusieurs combinaisons possibles.

Réponse :

Il faut prendre  [...].
A: la pipette jaugée 2 avec la fiole jaugée 5

Q: Vous disposez d'une solution mère de concentration massique c_m0 = 40 mg/L.

Vous devez préparer une solution fille de concentration c_m1 =  3 mg/L

Quel matériel allez vous prendre pour faire votre dilution ?

[Image: matériel pour la dilution]

Consignes :

- ATTENTION : donner la réponse sous la forme d'un morceau de phrase "la pipette jaugée 4 avec la fiole jaugée 2" Il faut respecter cette forme avec ces mots et attention à l'orthographe.
- Il peut y avoir plusieurs combinaisons possibles.

Réponse :

Il faut prendre  [...].
A: la pipette jaugée 3 avec la fiole jaugée 4

Q: Vous disposez d'une solution mère de concentration massique c_m0 = 80 mg/L.

Vous devez préparer une solution fille de concentration c_m1 =  10 mg/L

Quel matériel allez vous prendre pour faire votre dilution ?

[Image: matériel pour la dilution]

Consignes :

- ATTENTION : donner la réponse sous la forme d'un morceau de phrase "la pipette jaugée 4 avec la fiole jaugée 2" Il faut respecter cette forme avec ces mots et attention à l'orthographe.
- Il peut y avoir plusieurs combinaisons possibles.

Réponse :

Il faut prendre  [...].
A: la pipette jaugée 5 avec la fiole jaugée 4