Title: données expérimentale sans modélisation
Course: 1S - physique-chimie - accompagnement copie 1

Q: Résultats expérimentaux

Les mesures sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

h (cm) | P (bar)
0 | 1,013
5 | 1,018
10 | 1,020
15 | 1,025
20 | 1,030
25 | 1,032
30 | 1,037

Graphique

Sur la feuille préimprimée que l'on vous aura distribué, vous devrez :

1. compléter les axes
2. placer les valeurs expérimentales
3. tracer la droite de modélisation

Exploitation

1. Donner la pression à 45 cm de profondeur.
P(45cm) = [...] bar
A: 1.049
Partly right: gap 1 1.049 (50%)

Q: Résultats expérimentaux

Les mesures sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

h (cm) | P (bar)
0 | 1,013
5 | 1,019
10 | 1,021
15 | 1,027
20 | 1,032
25 | 1,035
30 | 1,040

Graphique

Sur la feuille préimprimée que l'on vous aura distribué, vous devrez :

1. compléter les axes
2. placer les valeurs expérimentales
3. tracer la droite de modélisation

Exploitation

1. Donner la pression à 45 cm de profondeur.
P(45cm) = [...] bar
A: 1.054
Partly right: gap 1 1.054 (50%)

Q: Résultats expérimentaux

Les mesures sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

h (cm) | P (bar)
0 | 1,013
5 | 1,019
10 | 1,022
15 | 1,028
20 | 1,034
25 | 1,037
30 | 1,043

Graphique

Sur la feuille préimprimée que l'on vous aura distribué, vous devrez :

1. compléter les axes
2. placer les valeurs expérimentales
3. tracer la droite de modélisation

Exploitation

1. Donner la pression à 45 cm de profondeur.
P(45cm) = [...] bar
A: 1.058
Partly right: gap 1 1.058 (50%)

Q: Résultats expérimentaux

Les mesures sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

h (cm) | P (bar)
0 | 1,013
5 | 1,020
10 | 1,023
15 | 1,030
20 | 1,036
25 | 1,040
30 | 1,046

Graphique

Sur la feuille préimprimée que l'on vous aura distribué, vous devrez :

1. compléter les axes
2. placer les valeurs expérimentales
3. tracer la droite de modélisation

Exploitation

1. Donner la pression à 45 cm de profondeur.
P(45cm) = [...] bar
A: 1.063
Partly right: gap 1 1.063 (50%)

Q: Résultats expérimentaux

Les mesures sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

h (cm) | P (bar)
0 | 1,013
5 | 1,020
10 | 1,024
15 | 1,031
20 | 1,038
25 | 1,042
30 | 1,049

Graphique

Sur la feuille préimprimée que l'on vous aura distribué, vous devrez :

1. compléter les axes
2. placer les valeurs expérimentales
3. tracer la droite de modélisation

Exploitation

1. Donner la pression à 45 cm de profondeur.
P(45cm) = [...] bar
A: 1.067
Partly right: gap 1 1.067 (50%)

Q: Résultats expérimentaux

Les mesures sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

h (cm) | P (bar)
0 | 1,013
5 | 1,021
10 | 1,025
15 | 1,033
20 | 1,040
25 | 1,045
30 | 1,052

Graphique

Sur la feuille préimprimée que l'on vous aura distribué, vous devrez :

1. compléter les axes
2. placer les valeurs expérimentales
3. tracer la droite de modélisation

Exploitation

1. Donner la pression à 45 cm de profondeur.
P(45cm) = [...] bar
A: 1.072
Partly right: gap 1 1.072 (50%)

Q: Résultats expérimentaux

Les mesures sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

h (cm) | P (bar)
0 | 1,013
5 | 1,018
10 | 1,019
15 | 1,024
20 | 1,028
25 | 1,030
30 | 1,034

Graphique

Sur la feuille préimprimée que l'on vous aura distribué, vous devrez :

1. compléter les axes
2. placer les valeurs expérimentales
3. tracer la droite de modélisation

Exploitation

1. Donner la pression à 45 cm de profondeur.
P(45cm) = [...] bar
A: 1.045
Partly right: gap 1 1.045 (50%)