Title: 001.007.018 - 2d.cd - dilution et concentration molaire
Course: 1S - physique-chimie - accompagnement copie 1

Q: Une solution aqueuse de sulfate de cuivre a pour concentration c_0={c0} mol/L. Le manipulateur en prélève un volume de {V0} mL, à l'aide d'une pipette jaugée, qu'il introduit dans une fiole jaugée de volume {V1} mL. Il complète la fiole avec de l'eau jusqu'au trait de jauge.

Calculer la concentration molaire de la solution fille.

Consignes

- Indique la réponse avec 3 chiffres significatifs
- Ne pas oublier l'unité
A: {c0}*{V0}/{V1} (formula; values not in the backup's text)

Q: Une solution aqueuse de permanganate de potassium a pour concentration c_0={c0} mol.L^-1. Le manipulateur souhaite diluer cette solution pour obtenir une concentration finale (ou fille) de valeur {c1}.10^-3 mol.L^-1 dans une fiole jaugée de volume {V1} mL.

Quel volume de solution mère devrat-il prélever à l'aide d'une pipette graduée ?

Consignes

- Indique la réponse avec 3 chiffres significatifs
- Ne pas oublier l'unité
A: {V1}*{c1}*0.001/{c0} (formula; values not in the backup's text)