Title: Régression linéaire avec Google Sheet sur une tablette
Course: 1S - physique-chimie - accompagnement copie 1 > Section: Modélisation ou régression - partie 3 : modélisation informatisée

Si vous travaillez sur une tablette, voici comment obtenir rapidement les paramètres d'une droite d'étalonnage dans une feuille de calcul de Google.

Il faut savoir que les fonctions d'éditions sont limitées sur une tablette. Vous ne pourrez, par exemple, pas réaliser de graphique en nuage de points comme sur un ordinateur avec Microsoft Office, Open Office ou même Google Drive.

Etape 1 : créer une nouvelle feuille de calcul

1. Lancer Google Sheet
2. Créer une nouvelle feuille de calcul

Etape 2 : saisir les données et la formule

1. Saisir les données
En colonnes, c'est plus simple
Bien repérer la colonne des ordonnées et celle des abscisses
2. Saisir la formule
Dans une cellule vide sous le tableau ou à côté.
Il s'agit de la fonction LINEST
1er paramètre : la zone contenant les ordonnées
2e paramètre optionnel : la zone contenant les abscisses
3e paramètre optionnel : 1 pour avoir l'ordonnée à l'origine
4e paramètre optionnel : 1 pour avoir des données sur la qualité de la régression
Ne pas oublier commencer par "=".
Les références des cellules sont "saisies" par cliquer-glisser
3. Valider la formule

Etape 3 : Lire le résultat

Dans cet exemple vous obtenez les valeurs des paramètres a et b de l'équation de droite y=a.x+b