Title: 001.007.018 - 2d.cd - dilution et concentration molaire en choisissant le matériel
Course: 1S - physique-chimie - accompagnement

Q: Vous disposez d'une solution mère de concentration c0={c0} mol.L-1.

Vous disposez de fioles jaugées de 50, 100, 150, 200 et 250 mL.

Vous disposez de pipettes jaugées de 5, 10, 15 et 20 mL.

Quelle sera la concentration  de la solution fille la plus concentrée que vous pourrez faire ?

Consigne

- répondre avec trois chiffres significatifs
A: {c0}*20/50 (formula; values not in the backup's text)

Q: Vous disposez d'une solution mère de concentration c0={c0} mol.L-1.

Vous disposez de fioles jaugées de 50, 100, 150, 200 et 250 mL.

Vous disposez de pipettes jaugées de 5, 10, 15 et 20 mL.

Quelle sera la concentration  de la solution fille la moins concentrée que vous pourrez faire ?

Consigne

- répondre avec trois chiffres significatifs
A: {c0}*5/250 (formula; values not in the backup's text)