Title: Régression linéaire sur tablette avec l'application Graphical Analysis
Course: 1S - physique-chimie - accompagnement > Section: Modélisation ou régression - partie 3 : modélisation informatisée

Vernier Graphical Analysis est une application Android spécialisée dans la modélisation à partir de données expérimentales. De nombreux modèles mathématiques sont disponibles.

1. Ouvrir l'application

2. Ajouter une expérience en cliquant sur le bouton +

3. Saisir les valeurs

4. Afficher le graphique

5. Accéder aux réglages en tapant sur l'ordonnée

6. Ajuster l'affichage du graphique, si vous avez l'instantion de l'exporter remplissez les différents champs d'informations (titre et légende).

7. Sélectionner (en tapant glissant) l'intervalle de données (les points) qui servira à la modélisation. On peut faire plusieurs modélisations sur la même expériences sur différents intervalles.

8. Choisir le type de régression (ou modélisation). Remplir les champs d'informations si nécessaire.

9. Le résultat