Title: 001.007.017 - 2d.cd - concentration massique - dilution : calcul à partir du matériel
Course: 1S - physique-chimie - accompagnement

Q: Tout est prêt pour procéder à la dilution.

[Image: matériel de dilution]

Calculer la concentration massique de la solution fille que vous allez obtenir.

Consignes

- On procède à un seul pipetage
- répondre avec 3 chiffres significatifs
A: 1.33 (± 0.02)

Q: Tout est prêt pour procéder à la dilution.

[Image: matériel de dilution]

Calculer la concentration massique de la solution fille que vous allez obtenir.

Consignes

- On procède à un seul pipetage
- répondre avec 3 chiffres significatifs
A: 4 (± 0.02)

Q: Tout est prêt pour procéder à la dilution.

[Image: matériel de dilution]

Calculer la concentration massique de la solution fille que vous allez obtenir.

Consignes

- On procède à un seul pipetage
- répondre avec 3 chiffres significatifs
A: 6 (± 0.02)

Q: Tout est prêt pour procéder à la dilution.

[Image: matériel de dilution]

Calculer la concentration massique de la solution fille que vous allez obtenir.

Consignes

- On procède à un seul pipetage
- répondre avec 3 chiffres significatifs
A: 2.67 (± 0.02)