Title: Régression linéaire dans LibreOffice Calc
Course: 1S - physique-chimie - accompagnement > Section: Modélisation ou régression - partie 3 : modélisation informatisée

Lors de l'étalonnage il faut trouver la constante k entre A et c. C'est la pente de la droite d'étalonnage. Vous avez sans doute déjà fait ce travail manuellement. Vous avez pu constater que cela prend du temps et donne un résultat peu précis qui dépend de la qualité de votre tracé.

Ce tutoriel vous montre comment trouver très rapidement les paramètres d'une équation linéaire ou affine (une droite) à l'aide du tableur de LibreOffice.

Ce tutoriel vous montre comment trouver très rapidement les paramètres d'une équation linéaire ou affine (une droite) à l'aide du tableur de LibreOffice.

Il s'agit de récupérer le plus vite possible les paramètres (pente et ordonnée à l'origine) de l'équation. Il ne montre donc pas comment finaliser la présentation d'un graphique.

Etape 1 : saisir les données

Etape 2 : réaliser le graphique

Sélectionner les données

Lancer l'assistant graphique

Vous pouvez aussi passer par le menu "Insertion -> Objet -> Diagramme"

Etape 3 : Réaliser la régression linéaire

Sélectionner la série de points.

Insérer une courbe de tendance.

Choisir les bons paramètres

Etape 5 : interpréter le résultat

L'équation s'affiche selon une représentation standard mathématique.

A vous de l'interpréter.

Attention aux unités et aux puissances de 10 (ou multiples, sous-multiples).