Title: données expérimentales
Course: 1S - physique-chimie - accompagnement

Q: Résultats expérimentaux

Les mesures sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

h (cm) | P (bar)
0 | 1,013
5 | 1,018
10 | 1,020
15 | 1,025
20 | 1,030
25 | 1,032
30 | 1,037

Graphique

Sur la feuille préimprimée que l'on vous aura distribué, vous devrez :

1. compléter les axes
2. placer les valeurs expérimentales
3. tracer la droite de modélisation

Exploitation

1. Trouver les paramètres du modèle (de l'équation affine)
P = [...]*h + [...]
où P est en bar et h en cm
2. Donner la pression à 45 cm de profondeur.
P(45cm) = [...] bar
3. Donner la pression à 1 m de profondeur
P(1m) = [...] bar
A: 0.0008; 1.013; 1.049; 1.093
Partly right: gap 1 0.0008 (50%); gap 2 1.013 (50%); gap 3 1.049 (50%); gap 4 1.093 (50%)

Q: Résultats expérimentaux

Les mesures sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

h (cm) | P (bar)
0 | 1,013
5 | 1,019
10 | 1,021
15 | 1,027
20 | 1,032
25 | 1,035
30 | 1,040

Graphique

Sur la feuille préimprimée que l'on vous aura distribué, vous devrez :

1. compléter les axes
2. placer les valeurs expérimentales
3. tracer la droite de modélisation

Exploitation

1. Trouver les paramètres du modèle (de l'équation affine)
P = [...]*h + [...]
où P est en bar et h en cm
2. Donner la pression à 45 cm de profondeur.
P(45cm) = [...] bar
3. Donner la pression à 1 m de profondeur
P(1m) = [...] bar
A: 0.0009; 1.013; 1.054; 1.103
Partly right: gap 1 0.0009 (50%); gap 2 1.013 (50%); gap 3 1.054 (50%); gap 4 1.103 (50%)

Q: Résultats expérimentaux

Les mesures sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

h (cm) | P (bar)
0 | 1,013
5 | 1,019
10 | 1,022
15 | 1,028
20 | 1,034
25 | 1,037
30 | 1,043

Graphique

Sur la feuille préimprimée que l'on vous aura distribué, vous devrez :

1. compléter les axes
2. placer les valeurs expérimentales
3. tracer la droite de modélisation

Exploitation

1. Trouver les paramètres du modèle (de l'équation affine)
P = [...]*h + [...]
où P est en bar et h en cm
2. Donner la pression à 45 cm de profondeur.
P(45cm) = [...] bar
3. Donner la pression à 1 m de profondeur
P(1m) = [...] bar
A: 0.001; 1.013; 1.058; 1.113
Partly right: gap 1 0.001 (50%); gap 2 1.013 (50%); gap 3 1.058 (50%); gap 4 1.113 (50%)

Q: Résultats expérimentaux

Les mesures sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

h (cm) | P (bar)
0 | 1,013
5 | 1,020
10 | 1,023
15 | 1,030
20 | 1,036
25 | 1,040
30 | 1,046

Graphique

Sur la feuille préimprimée que l'on vous aura distribué, vous devrez :

1. compléter les axes
2. placer les valeurs expérimentales
3. tracer la droite de modélisation

Exploitation

1. Trouver les paramètres du modèle (de l'équation affine)
P = [...]*h + [...]
où P est en bar et h en cm
2. Donner la pression à 45 cm de profondeur.
P(45cm) = [...] bar
3. Donner la pression à 1 m de profondeur
P(1m) = [...] bar
A: 0.0011; 1.013; 1.063; 1.123
Partly right: gap 1 0.0011 (50%); gap 2 1.013 (50%); gap 3 1.063 (50%); gap 4 1.123 (50%)

Q: Résultats expérimentaux

Les mesures sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

h (cm) | P (bar)
0 | 1,013
5 | 1,020
10 | 1,024
15 | 1,031
20 | 1,038
25 | 1,042
30 | 1,049

Graphique

Sur la feuille préimprimée que l'on vous aura distribué, vous devrez :

1. compléter les axes
2. placer les valeurs expérimentales
3. tracer la droite de modélisation

Exploitation

1. Trouver les paramètres du modèle (de l'équation affine)
P = [...]*h + [...]
où P est en bar et h en cm
2. Donner la pression à 45 cm de profondeur.
P(45cm) = [...] bar
3. Donner la pression à 1 m de profondeur
P(1m) = [...] bar
A: 0.0012; 1.013; 1.067; 1.133
Partly right: gap 1 0.0012 (50%); gap 2 1.013 (50%); gap 3 1.067 (50%); gap 4 1.133 (50%)

Q: Résultats expérimentaux

Les mesures sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

h (cm) | P (bar)
0 | 1,013
5 | 1,021
10 | 1,025
15 | 1,033
20 | 1,040
25 | 1,045
30 | 1,052

Graphique

Sur la feuille préimprimée que l'on vous aura distribué, vous devrez :

1. compléter les axes
2. placer les valeurs expérimentales
3. tracer la droite de modélisation

Exploitation

1. Trouver les paramètres du modèle (de l'équation affine)
P = [...]*h + [...]
où P est en bar et h en cm
2. Donner la pression à 45 cm de profondeur.
P(45cm) = [...] bar
3. Donner la pression à 1 m de profondeur
P(1m) = [...] bar
A: 0.0013; 1.013; 1.072; 1.143
Partly right: gap 1 0.0013 (50%); gap 2 1.013 (50%); gap 3 1.072 (50%); gap 4 1.143 (50%)

Q: Résultats expérimentaux

Les mesures sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

h (cm) | P (bar)
0 | 1,013
5 | 1,018
10 | 1,019
15 | 1,024
20 | 1,028
25 | 1,030
30 | 1,034

Graphique

Sur la feuille préimprimée que l'on vous aura distribué, vous devrez :

1. compléter les axes
2. placer les valeurs expérimentales
3. tracer la droite de modélisation

Exploitation

1. Trouver les paramètres du modèle (de l'équation affine)
P = [...]*h + [...]
où P est en bar et h en cm
2. Donner la pression à 45 cm de profondeur.
P(45cm) = [...] bar
3. Donner la pression à 1 m de profondeur
P(1m) = [...] bar
A: 0.0007; 1.013; 1.045; 1.083
Partly right: gap 1 0.0007 (50%); gap 2 1.013 (50%); gap 3 1.045 (50%); gap 4 1.083 (50%)