Title: MathEnPoche - seconde - Equation d'une droite
Course: 1S - physique-chimie - accompagnement > Section: Modélisation ou régression - partie 1 : équation d'une droite

Si vous rencontrez des difficultés allez voir à cette adresse. Tout est bien expliqué.

Cliquer sur le lien "Equations de droites" puis sur le bouton "Droite et équation"